en	[[!meta robots="noindex"]]

en	The *Unsafe Browser* does not use Tor. The websites that you visit can see your real IP address.
ru	*Небезопасный браузер* не использует Tor. Посещаемые вами сайты могут видеть ваш настоящий IP-адрес.

en	This is why we recommend that you:
ru	Вот почему мы рекомендуем:

en	Only use the *Unsafe Browser* to sign in to a network using a captive portal or [[browse trusted web pages on the local network|advanced_topics/lan#browser]].
ru	Используйте *небезопасный браузер* только для входа в сеть через сайт авторизации или [[веб-сёрфинга по доверенным страницам внутри вашей локальной сети|advanced_topics/lan#browser]].

en	- Close the *Unsafe Browser* after signing in to the network.

en	It is particularly important that you close the Unsafe Browser if you use accessibility features like the Screen Keyboard or the Screen Reader. If you keep the Unsafe Browser open, a very advanced network attacker might use it to deanonymize you.